##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
# 
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

MW-286 : MDEV-18464 Killing thread can cause mutex deadlock if done concurrently with Galera/replication victim kill
MW-328A : MDEV-21483 galera.MW-328A galera.MW-328B
MW-328B : MDEV-21483 galera.MW-328A galera.MW-328B
MW-329 : MDEV-19962 Galera test failure on MW-329
galera.galera_defaults : MDEV-21494 Galera test sporadic failure on galera.galera_defaults
galera_as_slave_replication_bundle : MDEV-15785 OPTION_GTID_BEGIN is set in Gtid_log_event::do_apply_event()
galera_autoinc_sst_mariabackup : Known issue, may require porting MDEV-17458 from later versions
galera_binlog_stmt_autoinc : MDEV-19959 Galera test failure on galera_binlog_stmt_autoinc	
galera_gcache_recover_manytrx : MDEV-18834 Galera test failure
galera_ist_progress : MDEV-15236 fails when trying to read transfer status
galera_load_data : MDEV-19968 galera.galera_load_data
galera_parallel_autoinc_largetrx : MDEV-20916 galera.galera_parallel_autoinc_largetrx
galera_parallel_simple : MDEV-20318 galera.galera_parallel_simple fails	
galera_shutdown_nonprim : MDEV-21493 galera.galera_shutdown_nonprim
galera_ssl_upgrade : MDEV-19950 Galera test failure on galera_ssl_upgrade
galera_sst_mariabackup_encrypt_with_key : MDEV-21484 galera_sst_mariabackup_encrypt_with_key
galera_sst_mariabackup_table_options: MDEV-19741 Galera test failure on galera.galera_sst_mariabackup_table_options	 
galera_var_innodb_disallow_writes : MDEV-20928 galera.galera_var_innodb_disallow_writes
galera_var_node_address : MDEV-20485 Galera test failure
galera_wan : MDEV-17259 Test failure on galera.galera_wan
partition : MDEV-19958 Galera test failure on galera.partition
query_cache: MDEV-15805 Test failure on galera.query_cache
sql_log_bin : MDEV-21491 galera.sql_log_bin
