##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

GCF-1081 : MDEV-18283 Galera test failure on galera.GCF-1081
GCF-939 : MDEV-21520 galera.GCF-939
MDEV-20225 : MDEV-20886 galera.MDEV-20225
MW-328A : MDEV-22666 galera.MW-328A MTR failed: "Semaphore wait has lasted > 600 seconds" and do not release port 16002
MW-328B : MDEV-22666 galera.MW-328A MTR failed: "Semaphore wait has lasted > 600 seconds" and do not release port 16002
MW-329 : MDEV-19962 Galera test failure on MW-329
galera_applier_ftwrl_table_alter : MDEV-26502 : galera.galera_applier_ftwrl_table_alter MTR failed : Result content mismatch
galera_as_slave_replication_bundle : MDEV-15785 OPTION_GTID_BEGIN is set in Gtid_log_event::do_apply_event()
galera_bf_abort_group_commit : MDEV-18282 Galera test failure on galera.galera_bf_abort_group_commit
galera_bf_kill_debug : MDEV-24485 wsrep::client_state::do_acquire_ownership(): Assertion `state_ == s_idle || mode_ != m_local' failed
galera_bf_lock_wait : MDEV-21597 wsrep::transaction::start_transaction(): Assertion `active() == false' failed
galera_encrypt_tmp_files : Get error failed to enable encryption of temporary files
galera_ftwrl : MDEV-21525 galera.galera_ftwrl
galera_gcache_recover_manytrx : MDEV-18834 Galera test failure
galera_kill_largechanges : MDEV-18179 Galera test failure on galera.galera_kill_largechanges
galera_many_tables_nopk : MDEV-18182 Galera test failure on galera.galera_many_tables_nopk
galera_mdl_race : MDEV-21524 galera.galera_mdl_race
galera_parallel_simple : MDEV-20318 galera.galera_parallel_simple fails
galera_pc_ignore_sb : MDEV-20888 galera.galera_pc_ignore_sb
galera_pc_recovery : MDEV-25199 cluster fails to start up
galera_shutdown_nonprim : MDEV-21493 galera.galera_shutdown_nonprim
galera_sst_mysqldump : MDEV-26501 : galera.galera_sst_mysqldump MTR failed: galera SST with mysqldump failed
galera_trigger : MDEV-24048 galera.galera_trigger MTR fails: Result content mismatch
galera_unicode_identifiers : MDEV-26500 : galera.galera_unicode_identifiers MTR failed: InnoDB: innodb_fatal_semaphore_wait_threshold was exceeded for dict_sys.mutex
galera_var_dirty_reads : MDEV-25615 Galera test failure on galera_var_dirty_reads
galera_var_ignore_apply_errors : MDEV-26770 galera_var_ignore_apply_errors fails Server did not transition to READY state
galera_var_node_address : MDEV-20485 Galera test failure
galera_var_notify_cmd : MDEV-21905 Galera test galera_var_notify_cmd causes hang
galera_var_retry_autocommit: MDEV-18181 Galera test failure on galera.galera_var_retry_autocommit
galera_wsrep_provider_unset_set: wsrep_provider is read-only for security reasons
mysql-wsrep#198 : MDEV-24446: galera.mysql-wsrep#198 MTR failed: query 'reap' failed: 2000: Unknown MySQL error
partition : MDEV-19958 Galera test failure on galera.partition
pxc-421: wsrep_provider is read-only for security reasons
query_cache: MDEV-15805 Test failure on galera.query_cache
versioning_trx_id: MDEV-18590: galera.versioning_trx_id: Test failure: mysqltest: Result content mismatch
galera_ssl_mode_server : Certificate CA mismatch
galera_bf_abort_at_after_statement : Unstable
