
LIBRARY "libHSffi-ghc@ProjectVersion@.dll"

EXPORTS

	ffi_prep_cif
	ffi_call
	ffi_type_void
	ffi_type_float
	ffi_type_double
	ffi_type_sint64
	ffi_type_uint64
	ffi_type_sint32
	ffi_type_uint32
	ffi_type_sint16
	ffi_type_uint16
	ffi_type_sint8
	ffi_type_uint8
	ffi_type_pointer
