
LIBRARY "libHSbase-@LibVersion@-ghc@ProjectVersion@.dll"

EXPORTS

	base_GHCziInt_I8zh_con_info
	base_GHCziInt_I16zh_con_info
	base_GHCziInt_I32zh_con_info
	base_GHCziInt_I64zh_con_info

	base_GHCziWord_W8zh_con_info
	base_GHCziWord_W16zh_con_info
	base_GHCziWord_W32zh_con_info
	base_GHCziWord_W64zh_con_info

	base_GHCziStable_StablePtr_con_info

	base_GHCziPack_unpackCString_closure

	base_GHCziTopHandler_runIO_closure
	base_GHCziTopHandler_runNonIO_closure

	base_GHCziIOziException_stackOverflow_closure
	base_GHCziIOziException_heapOverflow_closure

	base_GHCziPtr_Ptr_con_info
	base_GHCziPtr_FunPtr_con_info

	base_GHCziConcziIO_ensureIOManagerIsRunning_closure
	base_GHCziConcziIO_ioManagerCapabilitiesChanged_closure
	base_GHCziConcziSync_runSparks_closure

	base_GHCziTopHandler_flushStdHandles_closure

        base_GHCziWeak_runFinalizzerBatch_closure
	base_GHCziPack_unpackCString_closure
	base_GHCziIOziException_blockedIndefinitelyOnMVar_closure
	base_GHCziIOziException_blockedIndefinitelyOnSTM_closure
        base_GHCziIOziException_allocationLimitExceeded_closure
        base_GHCziIOziException_stackOverflow_closure
        base_GHCziIOziException_cannotCompactFunction_closure
        base_GHCziIOziException_cannotCompactPinned_closure
        base_GHCziIOziException_cannotCompactMutable_closure

	base_ControlziExceptionziBase_nonTermination_closure
	base_ControlziExceptionziBase_nestedAtomically_closure
	base_GHCziEventziThread_blockedOnBadFD_closure
