kind: autotools
description: Glade Interface Designer
sources:
- kind: git
  ref: f53fade6d12ece7b64142977c3a6d781fd37cc8e
  url: gnome:glade
  track: glade-3-20
depends:
- gnome-sdk.bst
- gnome-platform.bst
config:
  configure-commands:
  - |
    # I need to keep this comment !
    %{autogen}
  - |
    %{configure} --disable-man-pages
