kind: stack
description: Openstack system in baserock for the x86_64 architecture
depends:
- gnu-toolchain.bst
- core.bst
- python2-core.bst
- python-pygobject.bst
- python-common.bst
- foundation.bst
- bsp-generic.bst
- coreutils-common.bst
- devtools.bst
- tools.bst
- cloudinit-support.bst
- unmaintained/lvm.bst
- unmaintained/virtualization.bst
- connectivity.bst
- unmaintained/networking-utils.bst
- nfs.bst
- unmaintained/databases.bst
- erlang.bst
- unmaintained/apache-httpd-server.bst
- unmaintained/django.bst
- unmaintained/xstatic.bst
- openstack-common.bst
- openstack-clients.bst
- unmaintained/openstack-services.bst
- ansible.bst
- unmaintained/ntpd.bst
- libsoup-common.bst
- glib-common.bst
- pcre-utils.bst
- unmaintained/test-tools.bst
- swift.bst
- python-tools.bst
