kind: stack
description: A GENIVI demo platform for a 64-bit x86 system.
depends:
- gnu-toolchain.bst
- core.bst
- cpp-common-libs.bst
- python2-core.bst
- glib-common.bst
- pcre-utils.bst
- foundation.bst
- bsp-generic.bst
- connectivity.bst
- connman-common.bst
- device-management.bst
- bluetooth.bst
- sound-server-pulseaudio.bst
- libdrm-common.bst
- multimedia-common.bst
- multimedia-gstreamer.bst
- navigation.bst
- genivi/genivi.bst
- wayland-generic.bst
- graphics-common.bst
- input-common.bst
- ivi-common.bst
- llvm-common.bst
- mesa-common.bst
- x-common.bst
- genivi/weston-genivi.bst
- ruby.bst
- icu-common.bst
- qt5-tools.bst
- qt5-tools-qtmultimedia.bst
- qt5-tools-qtwebkit.bst
- qt5-tools-qtwayland.bst
- python-pygobject.bst
- genivi/genivi-demo-platform-libs.bst
- genivi/genivi-demo-platform.bst
- tools.bst
