kind: qmake
depends:
- icu-common.bst
- tools.bst
- x-generic.bst
- qt5-tools/qtbase.bst
sources:
- kind: git
  url: upstream:qt5/qtsensors
  track: v5.9.1
  ref: c67dbe9b0f853bd607fcdc29d8f7a128db7d9f0a
