kind: autotools
depends:
- glib-common.bst
- mesa-common.bst
- x-common.bst
- icu-common.bst
sources:
- kind: git
  url: upstream:pixman
  track: pixman-0.32.6
  ref: 87eea99e443b389c978cf37efc52788bf03a0ee0
config:
  configure-commands:
  - ./autogen.sh --prefix="%{prefix}" --sysconfdir=/etc --disable-arm-iwmmxt --disable-arm-iwmmxt2
